CondorRDS 2.0 Overview
CondorRDS 2.1 – Resumen

Propósito General

CondorRDS ha sido diseñado para operaciones de radio despacho en redes troncalizadas con protocolo MPT1327. El programa deberá ser instalado en una computadora conectada a un radio MPT1327 (tales como los radios de la serie 1200 de Motorola) con el propósito de enviar/recibir mensajes y/o llamadas y enviar comandos de reagrupamiento dinámico.

El intercambio de información entre la computadora y el radio se realiza mediante el protocolo de acceso MAP27.

Base de Datos

La base de datos de radio-despacho esta almacenada en Microsoft Access. Esta permite, adicionalmente a las funciones de base de datos proporcionadas por el mismo programa CondorRDS, crear reportes de acuerdo a necesidades específicas de los clientes y otros diseños especiales originados desde la base de datos, empleando cualquier aplicación de Microsoft Office  o cualquier otro programa que pueda accesar a la base de datos a través de un driver MS JET Engine ODBC ó Microsoft Data Access Objects.

Direcciones Individuales, de Grupo y otras en la Base de Datos

El usuario puede añadir, modificar o eliminar direcciones de suscriptores individuales o de grupo. Generalmente las direcciones están almacenadas en formato MPT1343 (plan de numeración que ultizan los radios) - PPPFFFFNNN- donde PPP representa el prefijo, FFFF el número de flota y NNN representa el número, de dos o tres dígitos, de la unidad o grupo de unidades. Este formato también permite al usuario utilizar direcciones cortas tales como NNN o FFFFNNN para accesar a unidades o flotas que compartan el mismo prefijo y flota.

Nota: Los administradores del sistema pueden elegir entre Numeración de Suscriptores bajo plan de discado MPT1343 y Numeración de Suscriptores bajo esquema de numeración ANN.

Además, el programa CondorRDS puede realizar lo siguiente:

•	Utilizar direcciones usando el formato MPT1327 PPPIIII, donde PPP representa el número del Prefijo (un número del 000 al 127) y donde IIII representa un Ident en MPT1327 (un número del 0002 al 8100 o cualquier otro valor especial como 8121-8135,8191).Utilizar números de teléfono para llamadas a la red telefónica privada (PSTN) o a una extensión de una central telefónica pública (PABX). Por ejemplo, 03053240123 llamará al número 305-324-0123 de la red telefónica pública; 8923 llamará a la extensión 923 de una central telefónica privada.

•	Almacenar hasta 15 números telefónicos para realizar discado automático a la red pública (utilizando las direcciones desde /0008121 hasta /0008135 en formato MPT 1327).

•	Realizar llamadas generales (utilizando la dirección /0008191 en formato MPT1327).

Plan de Discado en formato MPT1343 en la Base de Datos

Cada radio pertenece a un determinado prefijo y a una determinada flota. La información acerca de otros prefijos y de cómo las flotas son organizadas para esos prefijos, no le es disponible al radio. Esto significa que cuando un radio recibe un mensaje o llamada proveniente de otra flota o prefijo, no es posible que el display del radio muestre una dirección MPT1343 correcta.

Por este motivo se definió y se creó el Plan de Discado en formato MPT1343 . El usuario debe añadir datos de organización de prefijos y flotas (Prefijo MPT1327, IDENT base, tamaño de la flota, etc) al menos para una de las flotas . Por ejemplo, la flota a la que pertenece su propio radio. Planes adicionales pueden describir qué grupos han sido usados en el sistema y otras flotas de subscriptores individuales.

Mensajes Preprogramados (Mensajes de Status)

Existen 32 códigos de mensajes preprogramados (status) que pueden enviarse o recibirse. Se pueden asignar dos significados a cada código- un significado para el código que se transmite y otro para cuando se recibe. Todos los mensajes preprogramados (status) que se envian o se reciben son almacenados en el registro de mensajes del CondorRDS.

Función: En Servicio/Fuera de Servicio

Si esta función es habilitada, el operador tendrá que asignar dos códigos de status - uno para reportar que el radios esta "en servicio" y el otro para reportarlo "fuera de servicio". Las unidades que estan fuera de servicio no son consideradas en la ventana de Unidades en el CondorRDS. Aquellas unidades que envien al centro de despacho mensajes de estado "en servicio", inmediatamente aparecen y se visualizan en la lista de unidades que se encuentran en serivicio. Cuando alguien envia un mensaje "fuera de servicio", inmediatamente es eliminado de la lista en la misma ventana.

Mensajes Alfanuméricos

El usuario puede enviar mensajes alfanuméricos de 7-bit ASCII. Si el mensaje de 7-bit ASCII es menor o igual a 25 caracteres, el mismo es transmitido como una transacción de segmento único MPT1327 o como un mensaje corto de datos . Otra manera de enviar mensajes es en forma de transacción de segmentos múltiples MPT1327 o como un mensaje extendido de datos. El tamaño máximo de este tipo de mensajes es de 100 caracteres ASCII (7-bit). Si un mensaje ASCII de 8-bit es menor o igual a 22 caracteres, es transmitido como una transacción de segmento único o mensaje corto de datos , de otra manera será enviado como una transacción de segmentos múltiples o mensaje extendido de datos. El tamaño máximo de tales mensajes es de 88 caracteres ASCII (8-bit).

Todos los mensajes de texto enviados o recibidos son almacenados en la base de datos del CondorRDS.

Llamadas de voz

El programa CondorRDS puede enviar y recibir llamadas de voz individuales o de grupo, llamadas telefónicas a redes públicas (PSTN), llamadas telefónicas a extensiones de redes privadas locales (PABX), y llamadas generales. CondorRDS tiene la capacidad de realizar llamadas con prioridad y llamadas de emergencia.

Para facilitar la operación de despacho se recomienda el uso de auriculares con micrófono. El PTT (push to talk) puede activarse apretando la tecla de espacio en su teclado o con el mouse.

La información acerca de una llamada y el tiempo exacto en el que se originó o recibió la misma es almacenadas en la base de datos del CondorRDS.

Condiciones de Operación ó Información de la Red

Las Condiciones de operación  tales como intensidad de campo de la señal que recibe el radio y estado del mismo, se muestran en la barra de Estado (Status Bar) en el programa CondorRDS. Para propósitos de diagnóstico cierta información de la red como el número de canal y el código de identificación del sistema son mostrados en la barra de estado.

Dos clases de Operadores

"Admins" es una clase de operador que puede cambiar la configuración de los mensajes preprogramados (status) , modificar las contraseñas de otros usuarios, y administrar la guía de direcciones y el plan de discado. Los "Dispatchers" no están autorizados para realizar estas funciones. Ellos unicamente pueden realizar las tareas normales del despachador tales como enviar y recibir mensajes y reagrupamiento dinámico.

Reagrupamiento Dinámico

Cada unidad de radio que posea la capacidad de reagrupamiento dinámico puede pertenecer a hasta a 16 grupos al mismo tiempo. Por ende existen 16 posiciones de memoria en el radio. Cada posición contiene la dirección de un grupo y el nombre del grupo en caracteres alfanuméricos. Cuando se realiza un llamada de grupo, el radio busca en todas las 16 posiciones hasta comprobar si él pertenece a ese grupo. Si el radio pertenece a tal grupo entonces acepta la llamada y el nombre del grupo aparece mostrado en la pantalla. El programa CondorRDS puede enviar comandos especiales de reagrupación de forma remota, con el fin de alterar las direcciones de grupo almacenadas en un radio que se encuentra a distancia. Esto permite eliminar o añadir de forma remota a un suscriptor individual a cualquier grupo y luego eliminarlo de cualquier grupo dinámico. Las aplicaciones de reagrupamiento dinámico son numerosas, desde los taxis hasta la seguridad en edificios, camiones de entrega, almacenes, asignando distintas tareas a un grupo seleccionado de usuarios.


How to get quick help
Quick Help Tip

In most of the windows, you can notice a quick help button [image] in the upper right corner. To get quick help, click this button and the click any item in the window to get help about this item. Another way of doing it – click and hold down the mouse button on any item in the window and then press F1 to get help about this item.


User Management, Setting Up Single-User or Multi-User Dispatch Center
Administración de Operodres y Centros de Despacho

Configurando el centro de despacho para una computadora / un solo operador

Usted tiene la posibilidad de modificar la contraseña del operador “Admin” que viene implícita con el CondorRDS a fin de obtener una mayor seguridad .

Usted podrá designar varios operadores si lo requiere pero, por ser una sola computadora, unicamente uno de ellos podrá operar a la vez.

Configurando el centro de despacho multi-usuario

Basicamente Usted hará lo mismo que en el caso anterior con la única diferencia de que , por ser varias computadoras, la base de datos deberá ser compartida entre los operadores en servicio. Usted deberá de relocalizar el archivo de la base de datos (un archivo .MDB y uno .MDW) a donde los otros operadores puedan accesarlo y compartirlo.

Los archivos implícitos de la base de datos del CondorRDS estan localizados en
\Program Files\Common Files\condor-rds-data.

Operadores

Nombre

En esta columna se muestran los nombres de los operadores que están abilitados a operar el CondorRDS. Si Usted quiere ver toda la lista de operadores, esté seguro que la casilla de "Buscar por“ este vacía . Entonces seleccione "Buscar".

Buscar por

Para buscar por un operador u operadores en particular, por favor escriba el nombre o parte del nombre en esta casilla y luego seleccione "Buscar".

Buscar

Seleccione esta opción para buscar a los operadores especificados en la casilla "Buscar por". Mostrará a todos los usuarios del sistema si la casilla "Buscar por" esta vacía.

Modificar

Seleccione esta opción para modificar los derechos de los operadores y/o para volver a configurar la contraseña del operador.

Añadir

Seleccione esta opción para añadir nuevos operadores.

Arreglar

Si el sistema del operador fallara por alguna razón y este no pudiera por sí mismo cerrar o terminar la sesión, el Admin podrá modificar su estado de registro y terminar la sesión por él.

Eliminar

Selecione esta opción para eliminar a un operador de la lista de operadores.

Añadir Operadores

Nombre

Escriba el nombre del operador en esta casilla

Alias

Escriba el alias del operador en esta casilla. Este alias no podrá tener más de 14 caracteres. Alias es como un sobrenombre o un nombre corto del operador que es comunmente usado en la radio.

Clase

Seleccione el grupo al cual pertencerá el operador en esta casilla. Generalmente es “Admins” o “Dispatchers”.

Los “Admins” tienen los derechos de administración del plan de discado de flotas, directorio de suscriptores y mensajes preprogramados (status), además de todos los derechos de los despachadores.

Los “Dispatchers” tienen derechos para utilizar las funciones normales de despacho como llamadas, mensajería y reagrupamiento .

Contraseña

Escriba la contraseña del operador en esta casilla

Verificar Contraseña

Para verificar que la contraseña esté correcta, escríbala nuevamente en esta casilla.

Permitir Reagrupamiento Dinámico

Seleccione esta opción para permitirle al operador efectuar el reagrupamineto dinámico.

Añadir

Cuando usted termine de ingresar la información y derechos del operador, seleccione esta casilla para anadirlo.

Cerrar

Si usted quiere regresar a la lista de operadores, seleccionar esta opción.

Limpiar

Si usted quiere borrar la información que escribió en todas las casillas seleccione esta opción.

Modificar la información de operadores existentes

Nombre

Seleccione el operador por su nombre. Usted no podrá modificar el nombre del operador.

Alias

Escriba el alias del operador en esta casilla. Este alias no podrá tener más de 14 caracteres. Alias es como un sobrenombre o un nombre corto del usuario que es comunmente usado en la radio.

Clase

Seleccione el grupo al cual pertencerá el operador en esta casilla. Generalmente es “Admins” o “Dispatchers”.

Los “Admins” tienen los derechos de administración del plan de discado de flotas, directorio de suscriptores y mensajes preprogramados (status), además de todos los derechos de los despachadores.

Los “Dispatchers” tienen derechos para utilizar las funciones normales de despacho como llamadas, mensajería y reagrupamiento .

Borrar contraseña

Si el operador olvidó su contraseña, el Admin podrá borrar la contraseña del sistema seleccionando esta opción. Entonces el operador podrá registrarse sin contraseña.

Es recomendado que el operador cambie su contraseña inmediatamente para evitar violaciones de acceso al sistema.

Permitir Reagrupamiento Dinámico

Seleccione esta opción para permitirle al operador reagrupamineto dinámico.

Actualizar

Cuando se termine de modificar la información y derechos del operador, seleccione esta opción para efectuar la modificación.

Cerrar

Si usted quiere regresar a la lista de operadores seleccione esta opción.


Install CondorRDS
Notas de Instalación

Los archivos de la base de datos están en formato MS Access 97. Ellos serán instalados como archivos compartidos, lo que significa que ,si se desinstala el programa ,los mismos permanecerán en el disco (Usted debera elegir si guardar los archivos compartidos cuando el programa se lo pregunte durante el proceso de desinstalación). Usted no perderá su base de datos operacional al desinstalar el programa. Por esa razón los archivos de base de datos no son instalados bajo el folder del CondorRDS. Ellos aparecerán en la carpeta
\Program Files\Common Files\condor-rds-data

Corra Setup.exe para instalar el programa.

•	Podrán aparecer mensajes de precaución de que algunos archivos no pueden ser regrabados debido a violaciones por estar compartidos. Esto significa que aquellos archivos estan presentes en el momento y usados por el sistema a la misma vez. Solo presione "Ignorar".

•	El programa de instalación corre un sub-programa que instala la fuente Monotype.com en su computadora. Este sub-programa podría indicarle que apague y vuelva a prender su computadora. Por favor ignore esta indicación y seleccione el icono de "No Apagar" porque usted debe de esperar hasta que el procedimiento de instalación principal haya concluido.

•	El programa de instalación podría indicarle que su computadora sea apagada.

•	Asegurese que el dispositivo de protección del software (HASP) está conectada a su puerto paralelo.

•	El nombre del operador de la base de datos que viene con el programa es "admin" y la contraseña está en blanco.

•	Cuando Usted corra por primera vez el programa desde el menú de Inicio, diríjase a la ventana Configuración y configure su puerto serial (la velocidad binaria recomendada es de 9600 bits por segundo) . Especifique la localización del “Archivo de información de grupos” asícomo del “Archivo de base de datos” en esta misma pantalla. En el caso de sistemas multi-usuarios, usted podrá copiar los archivos de la base de datos a un folder que será compartido por la red. Entonces, en lugar de tener archivos de base de datos locales, usted podrá seleccionar estos archivos localizados en la red acudiendo a “Configuración”.

•	Esté seguro de que ningún otro modem este conectado a este puerto serial. El puerto serial deberá de dedicarse al CondorRDS.

•	Después de terminar la configuración de sus parámetros podrá iniciar la sesión .

•	El plan de discado que viene implícito en el CondorRDS es el MPT1343. Usted podrá elegir su plan de discado en la ventana “Seleccionar Plan de Discado”. Las posibilidades son: MPT1343 o ANN.

•	Dependiendo de su elección, deberá configurar ya sea un Plan de Discado MPT1343 o ANN, para que el programa sea capaz de convertir los Idents MPT1327 a números de suscriptores y viceversa.


Set Settings
Configuración

Archivo de Información de Usuarios y Grupos

Usted deberá seleccionar el archivo de información grupos que contiene datos acerca de los usuarios y grupos de la base de datos en Microsoft Access que Usted usará con el CondorRDS. Este archivo tiene extensión .MDW

Archivo de Base de Datos

Usted deberá seleccionar el Archivo de la base de datos en Microsoft Access que contenga la información del CondorRDS. Este archivo tiene extension "MDB".

Puerto Serial

Usted deberá seleccionar el puerto serial de su computadora a la cual el radio MAP27 fue conectado.

Bits por Segundo

Usted deberá seleccionar la velocidad del puerto serial, la cual deberá corresponder a la velocidad en bits por segundo del radio Map27. El valor recomendado es 9600 baudios.

Tono de Alerta de Mensaje Entrante

Si Usted desea escuchar un tono de alerta cuando el mensaje o la llamada sea recibida, marque esta casilla.

Permitir Caracteres Especiales en Mensajes Salientes

Marque esta casilla para poder utilizar los siguientes caracteres especiales:

Si Usted escribe \n esto sera reemplazado por una secuencia de caracteres ASCII CR LF.

Si Usted escribe \t esto sera reemplazado por el caracter ASCII TAB.

Guardar

Cuando Usted termine de configurar la ventana, por favor haga clic en esta casilla para guardar los valores.


Logon
Inicio de Sesión

Nombre

Escriba el nombre del Operador en esta casilla.

Contraseña

Escriba la contraseña del operador en esta casilla

Acceso Exclusivo

Haciendo clic en esta casilla , el registro para iniciar la sesión será exclusivo. Esto significa que ningún otro operador será capaz de entrar a la base de datos. La opción de acceso exclusivo funcionará unicamente para los miembros del grupo Admin.

Esta opciòn es útil para cuando se realicen modificaciones en la base de datos y se quiera prevenir que otros usuarios interfieran en el proceso.

Iniciar

Seleccione esta casilla para registrarse e iniciar la sesión.

Cancelar

Si usted no quiere inciar la sesión, seleccione esta casilla.

Usted todavíia podrá ir a la ventana “Configuración” y realizar modificaciones si es necesario.


Change Password
Cambio de Contraseña

Contraseña Actual

Escriba su contraseña actual en esta casilla.

Nueva contraseña

Escriba su nueva contraseña en esta casilla.

Verificación de Contraseña

Escriba nuevamente su nueva contraseña en esta casilla para su verificación. Si el texto escrito en la casilla de Nueva contraseña no corresponde al escrito en la casilla de Verificacion de contraseña , Usted no podrá modificar su antigua contraseña.

Cambiar

Seleccionar esta opcón para realizar el cambio de contraseña.


Select Subscriber Numbering
Seleccionar el Plan de Discado

Usted debe decidir el plan de discado a utilizar. El plan de discado MPT1343 es el más común, y por este motivo se encuentra implícito en el CondorRDS.

Tambien es posible trabajar con el plan de discado ANN y deberá elegirlo si por ejemplo su red troncalizada es ACTIONET.

Si Usted cambia de plan de discado, todos los números de los subscriptores guardados en la base de datos, quedarán invalidados. Normalmente Usted debe de realizar la elección del plan de discado cuando esté efectuando la configuración inicial del CondorRDS.


MPT1343 Subscriber Numbering Configuration
Configurando el Plan de Discado MPT1343,
Parámetros de Flotas en Formato MPT1343

Nombre

Escriba el nombre de la flota en este espacio

Prefijo

Escriba el prefijo MPT1327 de la flota en este espacio. El prefijo MPT1343 será calculado para usted.
PMPT1343 = 200 + PMPT1327

Prefijo MPT1343

Escriba el prefijo MPT1343 de la flota en este espacio. El prefijo MPT1327 será calculado para usted segun la fórmula.
PMPT1327 = PMPT1343 - 200

Número de Ident Base

Escriba el Número de Ident Base (IB) de la flota en este espacio. Este número siempre es número par. El Número de Flota (NF) será calculado para usted según la fórmula.
NF = 2000 + IB / 2

Número de Flota

Escriba el Número de Flota (NF) de la flota en este espacio. El número de Ident Base (IB) será calculado para Usted según la fórmula. En el caso de las unidades, los números de flota empiezan desde el número 2001. En el caso de grupos, los números de flota empiezan desde el número 5000.
IB = (NF - 2000) *2

Ident Max

Escriba el Ident Max de la flota en este espacio. Este número siempre será un número impar. El tamaño de la flota (TF) serácalculado según la fórmula.
TF = IM - IB +1

Tamaño de la Flota

Escriba el Tamaño de la Flota (TF) en este espacio. El Tamaño de la Flota debe de ser un número par y no menor que el número 2. El Ident Max será calculado según la fórmula.
IM = IB + TF - 1, donde IB = (NF - 2000)*2

Dígitos

Elegir la numeración de la flota. Puede ser un número de 2 o 3 dígitos.Flotas de más de 70 unidades no podrán tener 2 dígitos y flotas de más de 10 grupos tampoco.

La numeración de 2 digitos permite flotas con numeración para unidades del 20 al 89 y para grupos del 90 al 99.

La numeración de 3 dígitos permite flotas con numeración de unidades del 200 al 899 y para grupos del 900 al 999.

Notas

Escriba sus comentarios acerca de la flota en este espacio.

Parametros de la Flota de Unidades de su Radio

Seleccione esta opción para obtener la información de la flota a la cual la unidad conectada a esta computadora pertenece.

Parametros de la Flota de Grupos de su Radio

Seleccione esta opción para obtener información de la flota de grupos a la cual la unidad conectada a esta computadora pertenece. Lamentablemente el radio no le dará todos los datos. Used deberá de ingresar el Ident Max (IM) o el Tamaño de Flota (TF).

Cerrar

Cuando usted termine de actualizar el plan de discado haga clic en esta casilla.

Añadir

Seleccione esta opción para ingresar una nueva flota de unidad o flota de grupo.

Guardar

Seleccione esta opción para guardar los datos de las flotas en la base de datos.

Retro

Seleccione esta opción para anular los cambios que empezó a realizar en los datos de la flota.

Eliminar

Seleccione esta opción para borrar la flota seleccionada..


ACTIONET Subscriber Numbering Configuration
Configurando el Plan de Discado ANN,
Parámetros de Flotas en Formato ANN

La Configuración de flotas en una red troncalizada con Plan de discado ANN está definida por los siguientes tres parámetros: Modelo de Numeración, Parámetro de Partición de Flotas (PPF) Parámetro de Extensión de Miniaturización (PEM).

En ANN existen tres tipos de flotas : Flotas grandes, flotas pequeñas y mini flotas.

Cada flota grande = 700 suscriptores individuales y 99 grupos

Cada flota pequena = 70 suscriptores individuales y 10 grupos

Cada flota miniatura = 22 suscriptores individuales y 4 grupos.

Modelo de Numeración

Se definen cuatro modelos de numeración:

§	Pequeño - para redes que solo usan el prefijo 0.

§	Mediano - para redes con prefijos en el rango de 0 a 9.

§	Grande - para redes con prefijos en el rango de 0 a 99.

§	Extra Grande - para redes con prefijos en el rango de 0 a 127.

La selección del modelo de numeración afecta la longitud del número de suscriptor discado.

Parámetro de Partición de Flota (PPF)

El PPF define cómo el espacio que representa el Ident MPT1327 se divide entre flotas grandes y pequeñas. Note que las flotas pequeñas podrian ser sub-divididas aun más en miniflotas.

El rango del PPF esta entre 0 y 10. El número de flotas grandes ( 700 unidades y 99 grupos) es igual al PPF. Una flota pequeña siempre está compuesta de 70 unidades y 10 grupos.

Parámetro de Extensión de Miniaturización (PEM)

Este parámetro determina el número de mini flotas (y flotas pequeñas).

El PEM muestra cuantas de las flotas pequeñas fueron subdivididas en mini flotas.

El número de mini flotas es 30*PEM. El rango del PEM esta entre 0 A 10-FPP.

Dada la relación entre FPP y PEM, se llega a que el número de flotas pequeñas es
100-10*(PPF+PEM)


Manage Address Directory
Directorio de Suscriptores

Directorio de suscriptores

Es la lista de todas las unidades de radio y de todos los grupos.

Alias

El Alias no tiene mas de 14 caracteres. Alias es como un sobrenombre o un nombre corto del suscriptor que es comunmente usado en la radio.

Dirección

Es el número de la unidad de radio, o grupo de radios, o extensión telefónica privada (PABX), o número telefónico de la red pública (PSTN) en formato MPT1343.

Buscar por

Escriba el nombre, dirección , o parte del nombre o parte de la dirección del usuario en este espacio. Luego presione "Enter". El programa tratará de encontrar algunos usuarios o grupos que contengan la misma información.

Anadir Unidad

Seleccione esta opción para añadir un Suscriptor al directorio de suscriptores. EL suscritpor es representado por la dirección de una unidad de radio

Añadir Grupo

Seleccione esta opción para añadir un grupo al directorio de suscritpores. El Grupo esta representado por la dirección de un grupo de radios.

Modificar

Utilice esta opción para modificar la información de la dirección seleccionada de la lista.

Eliminar

Utilice esta opción para eliminar la direccion seleccionada del directorio de suscriptores.

Cerrar

Cuando termine de trabajar con el directorio de suscriptores, seleccione esta opcion para salir . Todos los cambios se veran reflejados en la ventana principal del CondorRDS.

Añadir/Modificar Unidad (Suscriptor)

Alias

Escriba el alias del suscriptor en este espacio. No deberá de exceder 14 caracteres. Alias es como un sobrenombre o un nombre corto del suscritpor que es comunmente usado en la radio.

Dirección

Escriba la dirección del suscriptor en este espacio. Son aceptadas las direcciones en protocolos MPT1343 y MPT1327. Además usted puede trabajar con números preasignados de la red Pública (PSTN) y números de redes privadas (PABX). Por favor lea Ayuda para mayor información acerca de el proceso de asignación de direcciones.

Nombre

Escriba el nombre del subscriptor en este espacio.

Dinámico

Seleccione esta opción para indicar que este suscriptor puede participar en reagrupamientos dinámicos.

Nota

Usted puede escribir cualquier información adicional acerca del suscriptor en este espacio si lo necesita.

Añadir/Actualizar

Cuando Usted termine de ingresar o cambiar la información del suscriptor haga clic en esta casilla.

Añadir/Modificar Grupo (de Suscriptores)

Alias

Escriba el alias del grupo en este espacio. No deberá de exceder 14 caracteres. Alias es como un sobrenombre o un nombre corto del grupo que es comunmente usado en la radio.

Dirección

Escriba la dirección del grupo en este espacio. Son aceptadas las direcciones en protocolos MPT1343 y MPT1327. Además usted puede trabajar con números preasignados de la red Pública (PSTN) y números de redes privadas (PABX). Por favor lea Ayuda para mayor información acerca de el proceso de asignación de direcciones.

Dinámico

Seleccione esta opción para indicar que este grupo puede participar en reagrupamientos dinámicos.

Posición

Seleccione una posición del 1-16 en la memoria de un radio apto para reagrupamiento dinámico donde almacenar la dirección del grupo.

Nota

Usted puede escribir cualquier información adicional acerca del grupo en este espacio si lo necesita.

Añadir/Actualizar

Cuando Usted termine de ingresar o cambiar la información del grupo añadido haga clic en esta casilla.


Organize Status Messages
Mensajes Preprogramados

Directorio de mensajes cortos preprogramados (Mensajes de Status)

Esta es la lista de todos los mensajes de status.

Código de Status

Escoja un código aquí. Este es un número del 0 al 31.

Texto entrante

Escriba aquí el mensaje que usted quiere que se lea cuando el código de status seleccionado sea recibido.

Texto Saliente

Escriba aquí el mensaje que usted quiere que se lea cuando el código de status seleccionado sea enviado.

En Servicio

Escoja el código de status que será usado para reportar que las unidades están en servicio.

Fuera de Servicio

Escoja el código de status que será usado para reportar que las unidades están fuera de servicio.

Actualizar

Seleccione esta opción para guardar las opciones procesadas En/Fuera de Servicio.

Cerrar

Cuando termine de trabajar con las opciones de los mensajes de status, prsione esta casilla para salir.

Modificar

Seleccione un mensaje de status de la lista situada al lado izquierdo de la pantalla y presione esta casilla para empezar a modificarlo.

Eliminar

Seleccione un mensaje de status de la lista situada al lado izquierdo de la pantalla y presione esta casilla para borrarlo de la lista.


Do Dynamic Regroup
Reagrupamiento Dinámico

Concepto

Cada unidad de radio que soporta reagrupamiento dinamico (“RD”) puede pertenecer hasta a 16 grupos al mismo tiempo. Por ende existen 16 posiciones en la memoria de un radio. Cada posiciôn contiene la dirección de un grupo y del nombre en caracteres alfanuméricos del mismo. Cuando ocurre una llamada de grupo, el radio mira las 16 posiciones buscando si es que pertenece a ese grupo . Si pertenece ,entonces acepta la llamada y el nombre del grupo aparece en el display del radio.

Suposiciones

No tiene sentido tener la misma dirección de un grupo en más de una posición de memoria en la unidad del radio.

Utilizando el directorio de suscriptores para especificar los grupos dinámicos

Ir al directorio de suscriptores en el menú Admin. Oprima “Añadir grupos”. Escriba el nombre de un grupo o la dirección. Seleccione la opción “Dinámico”. Seleccione l posición. Presione el botón de “Añadir”. Esto se verá reflejado en la lista de grupos , en la sub-lista de grupos dinámicos.

Por ejemplo, si usted crea un grupo dinámico “Sentry15” con direccion 915 y posición 1, esto significará que cuando usted reagrupe un radio en este grupo, las direcciones 915 se grabarán en la posición 1 de este radio.

Asignar un grupo Implícito

Usted neceista seleccionar un grupo dinámico implícito para tener la capacidad de reagrupar unidades de la lista de suscriptores , solo haciendo un clic en el botón “Reagrupar” de la barra de herramientas.

Seleccione un grupo de la lista de grupos dinámicos. Vaya al menú Reagrupar y haga clic en “Asignar Grupo Dinámico Implícito”.

Usted verá un asterisco rojo cerca del grupo dinámico.

Siempre que usted necesite un diferente grupo implícito solo siga los pasos indicados con una diferente selección de grupos.

Reagrupando un radio de la lista de unidades

Asegúrese de que Usted configuró un grupo dinámico implícito.

Seleccione una unidad de radio de la lista de unidades y haga clic en “Reagrupar” en la barra de herramientas o en el menú Reagrupamiento. Como resultado, si el reagrupamiento es exitoso, esta unidad apareceráen los grupos dinámicos bajo el grupo dinámico implícito.

Reagrupando una unidad de radio entre grupos dinámicos

Vaya a Grupos. Seleccione una unidad, que pertenezca a uno de los grupos dinámicos. Presione el mouse y no lo suelte sino hasta colocarlo sobre el otro grupo dinámico. (Haga drag and drop). Como resultado ,si el reagrupamiento es exitoso, esta unidad se moverá del grupo original al grupo de destino, si es que ellos tienen el mismo número de posicion. De lo contrario si tienen diferente números de posición, la unidad sera añadida al grupo de destino y permanecerá además con su grupo original.

Adjudicando un nombre al grupo

Si Usted selecciona una unidad en el grupo dinámico y hace clic en en “Asignar Nombre de Grupo Dinámico” la barra de herramientas o en el menú Reagrupamiento, el nombre alfanumérico del grupo será enviado al radio.

Si Usted selecciona un grupo dinámico y hace clic en “” en la barra de herramientas, el nombre alfanumérico del grupo seráenviado a todos los radios que pertenezcan a ese grupo.

Es obvio que enviar el nombre a un grupo en vez de a una unidad ahorra mucho tiempo.

Nota importante

Se ha notado que después de recibir el nombre alfanumérico del grupo través de ondas de radio (over the air), el radio deja de responder a llamadas y mensajes por aproximadamente 3 a 5 segundos. Pareciera que la unidad tomara este tiempo grabar la información entrante.


End-user License Agreement
CONDOR HOLDINGS, INC. END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SOFTWARE
CONDOR RADIO DISPATCH SYSTEM

IMPORTANT--READ CAREFULLY: This Condor Holdings, Inc. End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Condor Holdings, Inc. ("Condor") for the Condor software product identified above, which includes computer software, HASP® software protection hardware ("Hardware License Key") and may include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SOFTWARE PRODUCT; you may, however, return it to your place of purchase for a full refund.

SOFTWARE PRODUCT LICENSE

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

1.	GRANT OF LICENSE. This EULA grants you the following rights:

a.	Software Product. Condor grants to you as an individual, a personal, nonexclusive license to make and use copies of the SOFTWARE for the sole purposes of MAP27 radio dispatch operations in MPT1327 radio trunking networks. You may install copies of the SOFTWARE on an unlimited number of computers provided that you install Hardware License Key on each of these computers. If you are an entity, Condor grants you the right to designate individuals within your organization to have the right to use the SOFTWARE in the manner provided above.

b.	Electronic Documents. Solely with respect to electronic documents included with the SOFTWARE, you may make an unlimited number of copies (either in hardcopy or electronic form), provided that such copies shall contain all copyright and proprietary ownership notices, shall be used only for internal purposes and are not republished or distributed to any third party.

c.	Storage/Network Use. You may also store or install a copy of the SOFTWARE PRODUCT on a storage device, such as a network server, used only to install or run the SOFTWARE PRODUCT on your other computers over an internal network; however, you must acquire and dedicate a Hardware License Key for each separate computer on which the SOFTWARE PRODUCT is installed or run from the storage device. A Hardware License Key for the SOFTWARE PRODUCT may not be shared or used concurrently on different computers.

2.	DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

a.	Not for Resale Software. If the SOFTWARE PRODUCT is labeled "Not for Resale" or "NFR," then, notwithstanding other sections of this EULA, you may not resell, or otherwise transfer for value, the SOFTWARE PRODUCT.

b.	Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

c.	Separation of Components. The SOFTWARE PRODUCT is licensed as a single product. The dispatch database files included with the SOFTWARE PRODUCT may be shared between several computers in a multi-user environment provided that you have Hardware License Keys installed on each of these computers. All other component parts may not be separated for use on more than one computer.

d.	Rental. You may not rent, lease, or lend the SOFTWARE PRODUCT.

e.	Support Services. Condor may provide you with support services related to the SOFTWARE PRODUCT ("Support Services"). Use of Support Services is governed by the Condor policies and programs described in the user manual, "online" documentation, and/or other Condor-provided materials. Any supplemental software code provided to you as part of the Support Services shall be considered part of the SOFTWARE PRODUCT and subject to the terms and conditions of this EULA. With respect to technical information you provide to Condor as part of the Support Services, Condor may use such information for its business purposes, including for product support and development. Condor will not utilize such technical information in a form that personally identifies you.

f.	Software Transfer. You may permanently transfer all of your rights under this EULA, provided you retain no copies, you transfer all of the SOFTWARE PRODUCT (including all component parts, Hardware License Keys, the media and printed materials, any upgrades, this EULA), and the recipient agrees to the terms of this EULA and gives written notice to Condor. If the SOFTWARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the SOFTWARE PRODUCT.

g.	Termination. Without prejudice to any other rights, Condor may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT and all of its component parts.

3.	UPGRADES. If the SOFTWARE PRODUCT is labeled as an upgrade, you must be properly licensed to use a product identified by Condor as being eligible for the upgrade in order to use the SOFTWARE PRODUCT. A SOFTWARE PRODUCT labeled as an upgrade replaces and/or supplements the product that formed the basis for your eligibility for the upgrade. You may use the resulting upgraded product only in accordance with the terms of this EULA. If the SOFTWARE PRODUCT is an upgrade of a component of a package of software programs that you licensed as a single product, the SOFTWARE PRODUCT may be used and transferred only as part of that single product package and may not be separated for use on more than one computer.

4.	COPYRIGHT. All title and copyrights in and to the SOFTWARE PRODUCT, the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE PRODUCT are owned by Condor or its suppliers. The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international treaty provisions. Therefore, you must treat the SOFTWARE PRODUCT like any other copyrighted material except that you may install the SOFTWARE PRODUCT on a number of computers as specified in Section 1(a) provided you keep the original solely for backup or archival purposes.

5.	U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The SOFTWARE PRODUCT and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) of the Commercial Computer Software-Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable.

Manufacturer is Condor Holdings, Inc./1933 NW 21st Terrace/Miami, FL 33142, U.S.A.

6.	EXPORT RESTRICTIONS. You agree that neither you nor your customers intend to or will, directly or indirectly, export or transmit (i) the SOFTWARE or related documentation and technical data or (ii) your software product as described in this EULA, or process, or service that is the direct product of the SOFTWARE PRODUCT, to any country to which such export or transmission is restricted by any applicable U.S. regulation or statute, without the prior written consent, if required, of the Bureau of Export Administration of the U.S. Department of Commerce, or such other governmental entity as may have jurisdiction over such export or transmission.

7.	MISCELLANEOUS

If you acquired this product in the United States, this EULA is governed by the laws of the State of Delaware.

If this product was acquired outside the United States, then local law may apply.

Should you have any questions concerning this EULA, or if you desire to contact Condor for any reason, please contact the Condor subsidiary serving your country, or write:
Condor Sales/1933 NW 21st Terrace/Miami, FL 33142, U.S.A.

8.	LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY. Condor warrants that (a) the SOFTWARE PRODUCT will perform substantially in accordance with the accompanying written materials for a period of ninety (90) days from the date of delivery to you, and (b) any Support Services provided by Condor shall be substantially as described in applicable written materials provided to you by Condor, and Condor support engineers will make commercially reasonable efforts to solve any problem issues. Some states and jurisdictions do not allow limitations on duration of an implied warranty, so the above limitation may not apply to you. To the extent allowed by applicable law, implied warranties on the SOFTWARE PRODUCT, if any, are limited to ninety (90) days.

CUSTOMER REMEDIES. Condor's and its suppliers' entire liability and your exclusive remedy shall be, at Condor's option, either (a) return of the price paid, if any, or (b) repair or replacement of the SOFTWARE PRODUCT that does not meet Condor's Limited Warranty and that is returned to Condor with a copy of your receipt. This Limited Warranty is void if failure of the SOFTWARE PRODUCT has resulted from accident, abuse, or misapplication. Any replacement SOFTWARE PRODUCT will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer. Outside the United States, neither these remedies nor any product support services offered by Condor are available without proof of purchase from an authorized international source.

NO OTHER WARRANTIES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, CONDOR AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE SOFTWARE PRODUCT, AND THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHERS, WHICH VARY FROM STATE/JURISDICTION TO STATE/JURISDICTION.

LIMITATION OF LIABILITY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL CONDOR OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE PRODUCT OR THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, EVEN IF CONDOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, CONDOR'S ENTIRE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE PRODUCT OR US$100.00; PROVIDED, HOWEVER, IF YOU HAVE ENTERED INTO A CONDOR SUPPORT SERVICES AGREEMENT, CONDOR'S ENTIRE LIABILITY REGARDING SUPPORT SERVICES SHALL BE GOVERNED BY THE TERMS OF THAT AGREEMENT. BECAUSE SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.


Work in Main Window
Pantalla Principal

 Ajustar el tamaño de los sub-cuadros: Dirigir el indicador del mouse (flecha) hacia el borde entre el cuadro de grupos y unidades y el registro de mensajes. Al colocar el mouse en esa posición la flecha debera convertirse en indicador de reajuste de tamaño  tal  como se ve en la pantalla. Mantenga sujetado el botón del mouse y deslízelo hacia la izquierda o hacia la derecha para alcanzar la posición deseada del borde del cuadro. Suelte entonces el botón del mouse.

Enviando un mensaje preprogramado (Status)

Seleccione una dirección a la cual Usted desea llamar de algun suscriptor o grupo de suscriptores. O escriba una dirección en la casilla de direcciones. Luego elija cualquiera de los mensajes preprogramados de la lista de mensajes o escriba el código del mensaje (Número del 0 al 31). Haga clic en el botón de enviar cuando esté listo para enviar el mensaje de status.

Enviando un Mensaje Alfanumérico

Seleccione una dirección a la cual Usted desea llamar de algun suscriptor o grupo de suscriptores. O escriba una dirección en la casilla de direcciones. Escriba su mensaje alfanumérico debajo de la dirección.

•	7-bit .Si Usted selecciona [image], entonces Usted puede enviar el mensaje alfanumérico como un mensaje corto de hasta 25 caracteres (ASCII 7-bit). Si Usted escribe mas de 25 caracteres, CondorRDS tratara de enviar su m ensaje alfanumerico como un mensaje extendido de datos de hasta 100 caracteres.

•	8-bit. Si Usted selecciona [image], entonces Usted puede enviar el mensaje alfanumérico como un mensaje corto de hasta 22 caracteres (ASCII 8-bit). Si Usted escribe mas de 22 caracteres, CondorRDS tratara de enviar su mensaje alfanumérico como un mensaje extendido de datos de hasta 88 caracteres.

Haga clic en el botón de Enviar cuando esté listo a enviar su mensaje alfanumérico.

Haciendo una llamada de Voz

Seleccione una dirección a la cual Usted desea llamar de algun suscriptor o grupo de suscriptores. O escriba una dirección en la casilla de direcciones.

•	Llamada de Emergencia. Haga Clic en [image] para efectuar esta llamada como una Llamada de Emergencia.

•	Llamada con Prioridad. Haga Clic en [image] para efectuar esta llamada como Llamada con Prioridad.

•	Llamada de Voz a una unidad o Llamada de Difusion.
Si usted hace clic en “Permitir Diálogo” [image] la unidad o unidades llamadas serán capaces de hablar con Usted. De otra manera la unidad o unidades llamadas solo podrán escucharlo,lo cual convierte esta llamada en llamada de disfusión.

•	Cuando Usted termine con la configuración de la llamada, haga clic en el botón de enviar para realizar la llamada. Todas estas opciones de llamada están disponibles también a través del menu de mensajería.

Cuando Usted esta recibiendo o enviando llamadas, Usted verá una ventana que se abre permitiéndole activar la función PTT de la unidad de radio.

Barra de Estado

Esta barra de Estado le informa acerca de cuestiones importantes del software y del radio. Si Usted mueve el mouse colocando sobr los diferentes campos de la barra de estado y lo mantiene presionado por un par de segundos sobre cada uno de los cuadros, Usted verá abrirse las ventanas de descripción de dichos campos.
Las siguientes descripciones serán mostradas en los campos de izquierda a derecha:

•	Versión: EL Número de la versión del software CondorRDS. Si Usted hace clic dos veces se abrirá la ventana de “Acerca de…”

•	Ultimo diagnóstico o mensaje de error. Aquí Usted verá diferentes mensajes del CondorRDS. Además, Si Usted va al menu de información sobre el radio y la red, el código de Identidad del sistema y el número de canales se veran mostrados.

•	Condiciones de Operación. Si Usted ve ø esto significa que la unidad de radio esta registrada en la red. Si la unidad de radio a fallado en registrarse lo que se verá es ×
Usted puede revisar las condiciones de operación actuales haciendo doble clic en este campo o iendo a traves del menú Radio/Condiciones de operación.

•	Intensidad de Campo. Aqui se muestra la ultima medicion de la intensidad de campo. Usted puede chequear la intensidad de campo actual haciendo doble clic en este campo o iendo a través del menu Radio/Condiciones de Operación.

•	Su Alias. Dice su Alias. Si Usted hace doble clic en este campo, CondorRDS tratará de actualizar la información sobre la numeración de su radio. Esto tambien puede ser hecho a través del menu Radio/Ingormación de Numeración. Usted necesitará actualizar la información sobre numeración de su radio si usted cambia de radio sin salirse del programa.

•	Direccion o número de su radio. Si Usted hace doble clic en este campo CondorRDS tratara de actualizar la información acerca de la numeración del radio. Esto también puede ser hecho a través del menú Radio/información de Numeración. Usted necesitará actualizar la información sobre numeración de su radio si usted cambia de radio sin salirse del programa.

•	Fecha actual

•	Hora actual

Menu Ver

•	Pantalla completa. Ajusta el tamaño de la ventana de tamaño normal a pantalla completa y viceversa.

•	Muestra de Registro de mensaje como texto/hexadecimal. A veces es útil ver mensajes alfanuméricos en formato hexadecimal.


MPT1327 Prefix

MPT1327 Prefix is a number from 0 to 127.

MPT1327 Address consists of Prefix and Ident.


MPT1327 Ident

MPT1327 Ident is a number from 2 to 8100.

MPT1327 Address consists of Prefix and Ident.

Other Special Ident Values are allowed.


MPT1343 Prefix

MPT1343 Prefix is a number from 200 to 327.

Important Formula:

Mpt1343Prefix = Mpt1327Prefix + 200


Base Ident

Base Ident is an Ident of the first unit or group in a fleet.

Base Ident must always be an even number.

A fleet always consists of even number of units or groups.

The smallest fleet is two units or groups.


Max Ident
Max Ident or

Highest Ident

Max (Highest Ident) is an Ident of the last possible unit or group in a fleet.

Because fleet size is always even and Base Ident is always even, Max Ident is always an odd number.

Important Formula:
FleetSize = MaxIdent – BaseIdent + 1


MPT1327 Address

MPT1327 Address identifies an object in the trunking network: a radio unit, a group of radio units, or a gateway to PSTN or PABX.

MPT1327 Address is a pair of numbers: Prefix and Ident.

If you want to enter an MPT1327 Address in CondorRDS, you must enter / (slash) followed by 3-digit Prefix and 4-digit Ident.

For example address Prefix=3 and Ident=27 will look as follows: /0030027

See also MPT1343 Address


MPT1343 Address

MPT1343 Addressing is a uniform way of addressing trunking network objects (radios anf groups of radios) and external networks such as PSTN and PABX. It relies on our common telephone dialling skills and allows dialling shorter numbers to contact the most frequently used addressess.

MPT1343 has several types: Unit Address, Group Address, PSTN Number and PABX Number.

Generally, you will use MPT1343 Addresses in CondorRDS.
Other types of addresses are used to access special services of the system.

See also MPT1327 Address


Unit Address

Unit Address is an address of a single radio. Full address format is PPPFFFFNNN, where PPP is an MPT1343 Prefix,, FFFF is a Unit Fleet Number and NNN is a Unit Number.

Example:

2012001305 is a full unit address of radio 305 that belongs to Prefix 201 and fleet 2001.
If your radio is in the same prefix as radio 2012001305, you can address it as 2001305.
If your radio is in the same prefix and the same fleet as radio 2012001305,
you can address it as 305.


Unit Fleet Number

Unit Fleets are organized so that radio units of personnel with related tasks belong to the same fleet. For example, all drivers of police cars of a police station should be in one fleet, this will allow them to use only Unit Numbers to contact each other.

Besides, proper fleet planning will minimize unauthorized radio traffic because a person must know a fleet number to make an inter-fleet call.

Fleet Numbers from 2001 to 4999 are used for organizing radio units.

Important Formulas:
FleetNumber = 2000 + ( BaseIdent / 2 )
BaseIdent = ( FleetNumber – 2000 ) * 2
please remember that BaseIdent is always an even number.


Group Fleet Number

CondorRDS can make calls to all groups in all group fleets specified by Fleet Numbering Plan.

A radio unit belongs to only one group fleet and thus can make calls to all groups within this fleet only or, if caller knows other group fleet numbers, to the known groups in the known group fleets.

Group Fleets help to reduce unauthorized or unwanted group calls.

To make a group call withing the group fleet of you radio, you will need to dial or enter only Group Number.

Fleet Numbers from 5000 to 6049 are used for organizing groups of radios.

Important Formulas:
FleetNumber = 2000 + ( BaseIdent / 2 )
BaseIdent = ( FleetNumber – 2000 ) * 2
please remember that BaseIdent is always an even number.


Unit Number

If unit fleet is not greater than 70 radio units and the administrators of trunking network don’t expect it to grow over 70 then they will use 2-digit unit numbers from 20 to 89, otherwise they will use 3-digit unit numbers from 200 to 899. The big fleet of units can contain up to 700 radio units.

In CondorRDS number of digits in unit numbers is specified in each record of the Fleet Numbering Plan for the trunking network.

Important Formulas:

UnitIdent = UnitFleetBaseIdent + UnitNumber – 20   (for 2-digit unit numbers)

Or

UnitIdent = unitFleetBaseIdent + UnitNumber – 200   (for 3-digit unit numbers)


Group Number

If group fleet is not greater than 10 groups of radios and the administrators of trunking network don’t expect it to grow over 10 then they will use 2-digit group numbers from 90 to 99, otherwise they will use 3-digit group numbers from 900 to 999. The big fleet of groups can contain up to 100 groups of radios.

In CondorRDS number of digits in group numbers is specified in each record of the Fleet Numbering Plan for the trunking network.

Important Formulas:

GroupIdent = GrpFleetBaseIdent + GroupNumber – 90   (for 2-digit group numbers)

Or

GroupIdent = GrpFleetBaseIdent + GroupNumber – 900   (for 3-digit group numbers)


Group Address

Group Address is an address of a group of radios. Full address format is PPPFFFFNNN, where PPP is an MPT1343 Prefix, FFFF is a Group Fleet Number and NNN is a Group Number.

Example:

2015000920 is a full group address of group 920 that belongs to Prefix 201 and fleet 5000.
If your radio is in the same prefix as group 2015000920, you can address it as 5000920.
If your radio is in the same prefix as group 2015000920 and is programmed for group fleet 5000, you can address the group as 920.


PSTN Number

To make a PSTN telephone call in CondorRDS you must enter 0 (zero) followed by telephone number (from 3 to 30 digits).

Examples:
03053240123 will call 305-324-0123

01-800-CALL-ATT will call 18002255288


PABX Number

To make a PABX telephone call in CondorRDS you must enter 8 (eight) followed by telephone extension number (from 3 to 30 digits)

Example:
8385 will call PABX extension number 385


Special Ident Values

There are certain Ident values used in conjunction with Prefix 000, that allow addressing special services of the trunking system or network:

•	Prearranged PSTN Numbers.

•	System-Wide Calls.


Prearranged or Preset PSTN Numbers
Prearranged PSTN Numbers or

Preset PSTN Numbers

Up to 15 PSTN Numbers can be preset in the trunking system. These PSTN numbers are available for all the subscribers. To call a preset PSTN number you must enter an MPT1327 Address from /0008121 to /0008135.


System-Wide Addressing

Prefix 000 and Ident 8191 can be used to make a system-wide call.

The address /0008191 allows you to make a system-wide call in CondorRDS.


MPT1343 Fleet Numbering Plan
MPT1343 Subscriber Numbering Plan

Each radio unit or group of radios belongs to a certain prefix and fleet. The information about prefixes and how fleets are organized in those prefixes is called MPT1343 Fleet Numbering Plan.

Each record in MPT1343 Subscriber Numbering Plan, describing either a unit fleet or a group fleet, consists of: Prefix, Base Ident, Max Ident, number of digits in Unit Number or Group Number, name of fleet and some descriptive comment or note about fleet.